E01-015 Shift Checklist

Date and Time SHIFT OWL DAY SWING

Your Name

Beam Energy (GeV) Beam Energy Lock ON? Beam Current (μA) Spot X×Y (mm)

BPMB X/Y (< 0.3 mm) Fast FB ON? TARGET parameters OK?

Argon Pres.(psi) Ethane Pres.(psi) CO2 Pres.(psi)

RIGHT VDC Gas Flow(T/B) LEFT VDC Gas Flow(T/B)

RIGHT VDC HV(T/B) LEFT VDC HV(T/B) RIGHT NMR(OK?)

RIGHT Septum (A)

RIGHT Quad #1 (A) RIGHT Quad #2 (A) RIGHT Dipole (A) RIGHT Quad #3 (A) LEFT NMR(OK?)

LEFT Septum (A)

LEFT Quad #1 (A) LEFT Quad #2 (A) LEFT Dipole (A)

LEFT Quad #3 (A) (To be continued)

E01-015 Shift Checklist

(Continued) TARGET ALARM handler ON? CONTROLS ALARM handler ON? RIGHT Cryo Level OK? (He>60%,N>25%) LEFT Cryo Level OK?

(He>60%, N>25%)

RIGHT S1 HV OK?

RIGHT S2 HV OK? RIGHT GAS C HV OK? RIGHT Preshower HV OK? RIGHT Shower HV OK?

LEFT S1 HV OK?

LEFT S2 HV OK? LEFT A1 HV OK? LEFT A2 HV OK?

LEFT S0 HV OK?

LEFT PION_REJ HV OK?

RICH gas flow OK? RICH HV OK? RICH power supply OK?

Latest Run Number

Computer Deadtime

Prescales 1/2 Prescales 3/4 Prescales 5/6 Prescales 7

Event Rates 1/2 Event Rates 3/4 Event Rates 5/6 Event Rates 7

Visual Hall Inspection OK?

Privacy and Security Notice