Entries 591 Mean 1378 RMS 394.8

0 1000 2000 3000 1

10

Left arm S1 L-PMT ADCs (PedSub) 0 Entries 602 Mean 1936 RMS 684.1

0 1000 2000 3000 1

10 Entries 602 Left arm S1 R-PMT ADCs (PedSub) 0

Entries 1428 Mean 1425 RMS 459.4

0 1000 2000 3000 1

10

Left arm S1 L-PMT ADCs (PedSub) 1 Entries 1422 Mean 2244 RMS 580.8

0 1000 2000 3000 1

10

Entries 1422 Left arm S1 R-PMT ADCs (PedSub) 1

Entries 1478 Mean 1738 RMS 566.5

0 1000 2000 3000 1

10

Left arm S1 L-PMT ADCs (PedSub) 2 Entries 1481 Mean 2260 RMS 615

0 1000 2000 3000 1

10

Entries 1481

Left arm S1 R-PMT ADCs (PedSub) 2

Entries 1464 Mean 1543 RMS 506.8

0 1000 2000 3000 1

10

Left arm S1 L-PMT ADCs (PedSub) 3 Entries 1475 Mean 1640 RMS 539.8

0 1000 2000 3000 1

10

Entries 1475 Left arm S1 R-PMT ADCs (PedSub) 3

Entries 1417 Mean 1227 RMS 380

0 1000 2000 3000 1

10

Left arm S1 L-PMT ADCs (PedSub) 4 Entries 1460 Mean 1968 RMS 669.8

0 1000 2000 3000 1

10

Entries 1460 Left arm S1 R-PMT ADCs (PedSub) 4

Entries 964 Mean 1443 RMS 492.6

0 1000 2000 3000 1

10

Left arm S1 L-PMT ADCs (PedSub) 5 Entries 997 Mean 1823 RMS 645.7

0 1000 2000 3000 1

10

Entries 997 Left arm S1 R-PMT ADCs (PedSub) 5