Entries 139 Mean 1642 RMS 204.1

1500 2000 2500 1

Left arm S2 L-PMT TDCs 0 Entries 151 Mean 1646 RMS 230.8

1500 2000 2500 1

10

Entries 151

Left arm S2 R-PMT TDCs 0

Entries 281 Mean 1490 RMS 125.9

1500 2000 2500 1

10 Left arm S2 L-PMT TDCs 1 Entries 280 Mean 1505 RMS 146

1500 2000 2500 1

10

210 Entries 280

Left arm S2 R-PMT TDCs 1

Entries 434 Mean 1489 RMS 118.4

1500 2000 2500 1

10

Left arm S2 L-PMT TDCs 2 Entries 441 Mean 1446 RMS 125.5

1500 2000 2500 1

10

210 Entries 441

Left arm S2 R-PMT TDCs 2

Entries 553 Mean 1481 RMS 117.2

1500 2000 2500 1

10

Left arm S2 L-PMT TDCs 3 Entries 562 Mean 1370 RMS 135.4

1500 2000 2500 1

10

210 Entries 562

Left arm S2 R-PMT TDCs 3

Entries 694 Mean 1517 RMS 82.18

1500 2000 2500 1

10

Left arm S2 L-PMT TDCs 4 Entries 716 Mean 1270 RMS 116.9

1500 2000 2500 1

10

210 Entries 716

Left arm S2 R-PMT TDCs 4

Entries 615 Mean 1551 RMS 85.58

1500 2000 2500 1

10

210 Left arm S2 L-PMT TDCs 5 Entries 621 Mean 1229 RMS 152.3

1500 2000 2500 1

10

210 Entries 621

Left arm S2 R-PMT TDCs 5