(deg) * pqθ 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

)^2

((GeV/c) 2Q

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1 0.11

0.12

0.13 htemp Entries 47352 Mean x 45.83 Mean y 0.09084 RMS x 4.365 RMS y 0.008599 htemp

)^o = 45 * pqθ, ^2

= 0.090 (GeV/c) 2 (Q * pqθ vs 2Q_{Q2_Theta}

Entries 63659 Mean x 46.55 Mean y 0.09081 RMS x 4.74 RMS y 0.009104