(deg) * pqθ 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

)^2

((GeV/c) 2Q

0.08

0.09 0.1 0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17 htemp Entries 19462 Mean x 56.05 Mean y 0.1257 RMS x 3.585 RMS y 0.009154 htemp

)^o

= 55 * pqθ, ^2

= 0.125 (GeV/c) 2 (W +/- 5 MeV) (Q * pqθ vs 2Q Q2_Theta_cut Entries 12584 Mean x 56.4 Mean y 0.126 RMS x 3.069 RMS y 0.009218