)^2

((GeV/c) 2Q 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17

W (MeV)

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270 htemp Entries 55638 Mean x 0.1255 Mean y 1233 RMS x 0.009381 RMS y 7.565

)^o = 55 ϕ, ^2

= 0.125 (GeV/c) 2 (Q^2

W vs Q_{W_Q2}

Entries 107307 Mean x 0.1256

RMS x 0.01017 RMS y 15.13