Shower detector map (effective from May 1997)

H. Voskanian (voskania@cebaf.gov) 23:14 23:13 23:12 23:2 23:1 23:0 6A3 6A2 6A1 5A3 5A2 5A1 23:17 23:16 23:15 23:5 23:4 23:3 7 6A6 6A5 6A4 5A6 5A5 5A4 23:20 23:19 23:18 23:8 23:7 23:6 6B3 6B2 6B1 5B3 5B2 5B1 23:23 23:22 23:21 23:11 23:10 23:9 6B6 6B5 6B4 5B6 5B5 5B4 23:38 23:37 23:36 23:26 23:25 23:24 8A3 8A2 8A1 7A3 7A2 7A1 23:41 23:40 23:39 23:29 23:28 23:27 8A6 8A5 8A4 7A6 7A5 7A4 23:44 23:43 23:42 23:32 23:31 23:30 8B3 8B2 8B1 7B3 7B2 7B1 23:47 23:46 23:45 23:35 23:34 23:33 8B6 8B5 8B4 7B6 7B5 7B4 24:14 24:13 24:12 24:2 24:1 24:0 10A3 10A2 10 A1 9A3 9A2 9A1 24:17 24:16 24:15 24:5 24:4 24:3 10A6 10A5 10 A4 9A6 9A5 9A4 24:20 24:19 24:18 24:8 24:7 24:6 10B3 10B2 10B1 9B3 9B2 9B1 24:23 24:22 24:21 24:11 24:10 24:9 10B6 10B5 10B4 9B6 9B5 9B4 24:38 24:37 24:36 24:26 24:25 24:24 12A3 12A2 12A1 11A3 11A2 11A1 24:41 24:40 24:39 24:29 24:28 24:27 12A6 12A5 12A4 11A6 11A5 11A4 24:44 24:43 24:42 24:32 24:31 24:30 12B3 12B2 12B1 11B3 11B2 11B1 24:47 24:46 24:45 24:35 24:34 23:33 12B6 12B5 12B4 11B6 11B5 11B4

X Y

Z S2(1L)

S2(2L)

S2(3L)

S2(4L)

S2(5L)

S2(6L)

19

1

13

25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91

ADC Slot# : Chan # AMP#AMP-Ch