Momentum from ToF (m=0.938GeV) (GeV/c)

0 0.5 1 1.5 2 2.5

N1 Energy Deposition

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 napvsedep Entries 15070 Mean x 1.183 Mean y 15.19 RMS x 0.5901 RMS y 9.525

Energy Deposition vs Momentum