Entries 54010 Mean -0.1206 RMS 11.35

Time Diff for Nearby Wires on Adjacent Planes (ns)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 B.dc.x1.time-B.dc.x2.time {abs(B.dc.x1.wire-B.dc.x2.wire)<=1}