trigSkipAsymm Entries 190165 Mean 0.01389 RMS 0.9999

-1 -0.5 0 0.5 1 0

20

40

60

80

100 310 ×_{trigSkipAsymm}

Beam.H.helicity {B.dc.trackskipped>0&&Beam.H.helicity!=0.&&(D.evtypebits&0x08)>0}

trigAsymm

Entries 270532 Mean 0.01089 RMS 0.9999

-1 -0.5 0 0.5 1 0 20 40 60 80 100 120 140 310 × trigAsymm

Beam.H.helicity {(B.dc.trackskipped==0&&B.tr.n>0)&&Beam.H.helicity!=0.&&(D.evtypebits&0x08)>0}