p_miss_par (GeV)

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Invariant Mass (Pmiss_perp < 0.1 GeV, |Pmiss_par| < 0.2GeV) - Measured Whist_real_full_p

Entries 1582554 Mean 0.9792 RMS 0.09911

Invariant Mass (Pmiss_perp < 0.1 GeV, |Pmiss_par| < 0.2GeV) - Measured

p_miss_par (GeV)

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 0

1000

2000

3000

4000

5000

Invariant Mass (Pmiss_perp < 0.1 GeV, |Pmiss_par| < 0.2GeV) - Background Whist_back_full_p

Entries 131757 Mean 1.006 RMS 0.1113

Invariant Mass (Pmiss_perp < 0.1 GeV, |Pmiss_par| < 0.2GeV) - Background

p_miss_par (GeV)

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Invariant Mass (Pmiss_perp < 0.1 GeV, |Pmiss_par| < 0.2GeV) - Subtracted Whist_real_full_p

Entries 1450797 Mean 0.9768 RMS 0.09757

Invariant Mass (Pmiss_perp < 0.1 GeV, |Pmiss_par| < 0.2GeV) - Subtracted

Invariant Mass (GeV)

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3

Asymmetry

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1 Invariant Mass Asymmetry