htemp Entries 5749 Mean 1.12 RMS 0.2163

sqrt(EK.W2)

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 0

50

100

150

200

250

sqrt(EK.W2) {e_cut&&time_cut&&NDfiducial&&NbetaInv>1.05&&NbetaInv<1.25}