htemp Entries 1119 Mean 1.171 RMS 0.2333

B.tr.p

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 B.tr.p {B.tr.p>0 && B.tr.p<3 && B.ts.sh.nclust>0 && Ndata.na.nd.clus_xpos>0 && Ndata.B.tr.x>0 && na.nd.clus_tof<120 && na.nd.clus_tof>90 && (-1.54*na.nd.clus_xpos/3.4 - 0.14 - B.ts.sh.targ.x)<0.2 && (-1.54*na.nd.clus_xpos/3.4 - 0.14 - B.ts.sh.targ.x)>-0.2}