htemp Entries 61896 Mean 0.02495 RMS 0.4537

clus_TOFdiff

-1 -0.5 0 0.5 1 0

200

400

600

800

1000

1200

clus_TOFdiff {electron==1&&q_perp<0.15&&abs(clus_TOFdiff)<1&&abs(W-0.95)<0.15}

< 2)

miss

With Missing Mass Cut (m w/o Missing Mass Cut