htemp Entries 142825 Mean 0.9719 RMS 5.147

clus_TOFdiff

-15 -10 -5 0 5 10 15 0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Background

Events

,W, and electron cuts Time of Flight with q