hr Entries 7934 Mean 0.2928 RMS 0.131

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Ratio of Charged to Uncharged