ev_num

0 50 100 310 ×

bcm2

100

110

120

310 × BCM2, must be less than 215e3!!

ev_num

0 50 100 310 ×

bpm12xp

0

50

100 310 × 12 X+ (MUST be below 132k!)

ev_num

0 50 100 310 ×

pairsynch

0

0.5

1 pair synch check

Total Events (no cuts) = 99742 Total Pairs (no cuts) = 49871 ***** OK pairs = 26926 (54.0%)***** -------- Pair Cut Info -------- BPM saturated = 0 (0.0%) Helicity Errors = 14 (0.0%)