3 GeV beam, HRS-R angle: 20 deg

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 2000

p0(Mev/c)

W^2(GeV^2)

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2000

p0(Mev/c)

Q^2(GeV^2)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 2000

p0(Mev/c) x_{Bj}

3 GeV beam, HRS-R angle: 20 deg

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

10^3

10^4

0 0.25 0.5 0.75 1

x_{Bj} rate(Hz)

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

10^3

10^4

0 1000 2000

p0(MeV/c) rate(Hz)