E05-103/E05-004 Run sheet

Date : Kinematic :

Left Arm Right Arm momentum (GeV/c) : momentum (GeV/c) : angle : angle :

Run # start time Target Radiator C12 ana. I_{beam} # events comments (hh:mm) (IN^∗/OUT) thickness (μA) ∗ = % R.L.

last revision 07-13-2006 This file can be found under : http://hallaweb.jlab.org/experiment/LEDEX/documents/run sheet.ps