Phi_tg

-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

Theta_tg

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 SIEVE_L^{SIEVE_PLOT_L}_{Entries 1007464}

Mean x -0.007076 Mean y 0.002852 RMS x 0.01437 RMS y 0.03495

SIEVE_L