[m] tgy -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

pδ

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ExTgtCor_L.dp:L.tr.tg_y

[rad] tgθ -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

pδ

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 20 40 60 80 100 120 140 ExTgtCor_L.dp:ExTgtCor_L.th

[rad] tgϕ -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06

pδ

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 ExTgtCor_L.dp:ExTgtCor_L.ph

[rad] tgθ -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

[m] tgy

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

0 20 40 60 80 100 120 140 L.tr.tg_y:ExTgtCor_L.th

[rad] tgϕ -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06

[m] tgy

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

0

50

100

150

200

250 L.tr.tg_y:ExTgtCor_L.ph

[rad] tgϕ -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06

[rad] tgθ

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 ExTgtCor_L.th:ExTgtCor_L.ph