-0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4 h1 Entries 650207 Mean x 0.008363 Mean y -0.02082 RMS x 0.0231 RMS y 0.1398

Entries