{\parindent 0cm 
{\it Argonne National Lab}\\
John Arrington\\
Frank Dohrmann\\
Paul Reimer\\
Krishni Wijesooriya\\
{\it Budker Institute of Nuclear Physics}\\
Dima Nikolenko\\
Igor Rachek\\


{\it Cairo University}\\
Hassan Ibrahim\\


{\it California Institute of Technology}\\
Steffen Jensen\\
Cathleen Jones\\


{\it California State University}\\
Konrad A. Aniol\\
Juan Carlos Cornejo\\
Martin B. Epstein\\
Dimitri Margaziotis\\


{\it Carnegie Mellon University}\\
Gregg Franklin\\
Megan Friend\\
Diana Parno\\
Brian Quinn\\
Luminita Todor\\


{\it China Institute of Atomic Energy (CIAE)}\\
Xiaomei Li\\
XinHu Yan\\
Shuhua Zhou\\


{\it College of William and Mary}\\
David S. Armstrong\\
Todd Averett\\
Keith Griffioen\\
Joe Katich\\
Aidan Kelleher\\
Lubomir Pentchev\\
Charles Perdrisat\\
Bo Zhao\\


{\it Dapnia/SphN}\\
Etienne Burtin\\
Christian Cavata\\
Nicole d'Hose\\
Jean-Eric Ducret\\
Stephanie Escoffier\\
Bernard Frois\\
Sophie Kerhoas\\
David Lhuillier\\
Jacques Marroncle\\
Damien Neyret\\
Stephane Platchkov\\
Thierry Pussieux\\
Franck Sabatie\\
Antonin Vacheret\\
Pascal Vernin\\


{\it Duke University}\\
Steve Churchwell\\
Haiyan Gao\\
Calvin Howell\\
Min Huang\\
Xin Qian\\
Yi Qiang\\
Richard Walter\\
Qiujian Ye\\


{\it Faculte des Sciences de Monastir (Tunisia)}\\
Malek Mazouz\\


{\it Florida International University}\\
Armando Acha\\
Werner Boeglin\\
Luminiya Coman\\
Marius Coman\\
Hari Khanal\\
Laird Kramer\\
Pete Markowitz \\
Brian Raue\\
Jeorg Reinhold\\


{\it Fudan University}\\
Xiaofeng Zhu\\


{\it General Electric}\\
Jianguo Zhao\\


{\it Gent State University}\\
Natalie Degrande\\
Luc Van de Hoorebeke\\
Robert Van de Vyver\\


{\it Gesellschaft fur Schwerionenforschung (GSI)}\\
Javier Rodriguez Vignote\\


{\it Hampton University}\\
Leon Cole\\
Ashot Gasparian\\
Peter Monaghan\\


{\it Harvard Medical School}\\
Hong Xiang\\


{\it Harvard University}\\
Richard Wilson\\


{\it Hebrew University of Jerusalem}\\
Guy Ron \\


{\it INFN/Bari}\\
Raffaele de Leo\\


{\it INFN/Catania}\\
Vincenzo Bellini\\
Sutera Concetta Maria\\
Antonio Guisa\\
Francesco Mammoliti\\
Giuseppe Russo\\
Maria Leda Sperduto\\


{\it INFN/Roma}\\
Marco Capogni\\
Francesco Cusanno\\
Salvatore Frullani\\
Franco Garibaldi\\
Franco Meddi\\
Guido Maria Urciuoli\\
Evaristo Cisbani\\
Rachel di Salvo\\
Mauro Iodice\\


{\it Institut de Physique Nucleaire}\\
Louis Bimbot\\


{\it ISN Grenoble}\\
Serge Kox\\
Jean  Mougey\\
Gilles Quemener\\
Eric Voutier\\


{\it Jefferson Lab}\\
Alexandre Camsonne\\
Larry Cardman\\
Jian-Ping Chen\\
Eugene Chudakov\\
Kees de Jager\\
Alexandre Deur\\
Ed Folts\\
David Gaskell\\
Javier Gomez\\
Ole Hansen\\
Douglas Higinbotham\\
Tanja Horn\\
Mark K. Jones\\
John Lerose\\
Bert Manzlak\\
David Meekins\\
Bob Michaels\\
Sirish Nanda\\
Noel Okay\\
Lester Richardson\\
Yves Roblin\\
Arun Saha\\
Brad Sawatzky\\
Jack Segal\\
Dennis Skopik\\
Patricia Solvignon\\
Mark Stevens\\
Riad Suleiman\\
Vincent Sulkosky\\
Stephanie Tysor\\
Bogdan Wojtsekowski\\


{\it Jozef Stefan Institute}\\
Miha Mihovilovic\\
Simon Sirca\\


{\it Kent State University}\\
Bryon Anderson\\
Mina Katramatou\\
Elena Khrosinkova\\
Elena Long\\
Richard Madey\\
Mark Manley\\
Gerassimos G. Petratos\\
Andrei Semenov\\
John Watson\\


{\it Kharkov Institute of Physics and Technology}\\
Oleksandr Glamazdin\\
Viktor Gorbenko\\
Roman Pomatsalyuk\\


{\it Kharkov State University}\\
Pavel Sorokin\\


{\it Lanzhou University}\\
Yi Zhang\\


{\it Longwood University}\\
Tim Holmstrom\\
Keith Rider\\
Jeremy St. John\\
Wolfgang Troth\\


{\it Los Alamos Laboratory}\\
Lei Guo\\
Xiaodong Jiang\\
Han Liu\\
Ming Xiong Liu\\


{\it LPC Clermont-Ferrand France}\\
Pierre Bertin\\
Helene Fonvielle\\
Eric Fuchey\\
Florian Itard\\
Bernard Michel\\
Carlos Munoz Camacho\\


{\it Mississippi State University}\\
Dipangkar Dutta\\
Amrendra Narayan\\
 Nuruzzaman\\


{\it MIT}\\
Bill Bertozzi\\
Shalev Gilad\\
Jin  Huang\\
Bryan Moffit\\
Navaphon �Tai� Muangma\\
Kai Pan\\
Andrew Pucket\\
Nikos Sparveris\\
Wang Xu\\
Xiaohui Zhan\\
Cesar Fernandez Ramirez\\


{\it Negev Nuclear Research Center}\\
Sharon Beck\\
Arie Beck\\


{\it NIKHEF}\\
Jeff Templon\\


{\it Norfolk State University}\\
Vina Punjabi\\


{\it North Carolina Central University}\\
Benjamin Crowe\\
Branislav (Branko) Vlahovic\\


{\it Northwestern University}\\
Issam Qattan\\
Ralph Segel\\


{\it Ohio University}\\
Julie Roche\\


{\it Old Dominion University}\\
Gagik Gavalian\\
Wendy Hinton\\
Jeff Lachniet\\
Larry Weinstein\\
Charles Hyde\\


{\it Pacific Northwest National Lab}\\
Kathy McCormick\\
Brian Milbrath\\


{\it Princeton University}\\
Ioannis Kominis\\


{\it Regina University}\\
Alexander Kozlov\\


{\it Renaissance Tech}\\
Robert Lourie\\
Joseph Mitchell\\
Paul   Ulmer\\


{\it Rutgers University}\\
Lamiaa El Fassi\\
Ron Gilman\\
Gerfried Kumbartzki\\
Ronald Ransome\\
Elaine Schulte\\


{\it Saint Norbert College}\\
Michael Olson\\


{\it Seoul National University}\\
Seonho Choi\\
Byungwuek Lee\\


{\it Smith College}\\
Piotr Decowski\\


{\it St Mary's University}\\
Adam Sarty\\
Jackie Glister\\


{\it SUBATECH}\\
Jacques Martino\\


{\it Syracuse University}\\
Zafar Ahmed\\
Richard Holmes\\
Abdurahim Rakhman\\
Paul A. Souder\\


{\it Tel Aviv University}\\
Nathaniel Bubis\\
Or Chen\\
Igor Korover\\
Jechiel Lichtenstadt\\
Eli Piasetzky\\
Ishay Pomerantz\\
Ran Shneor\\


{\it Temple University}\\
David Flay\\
Sebastian Incerti\\
Zein-Eddine Meziani\\
Matthew Posik\\
Huan Yao\\


{\it Tohoku University}\\
Kouichi Kino\\
Kazushige Maeda\\
Teijiro Saito\\
Tatsuo Terasawa\\
H. Tsubota\\


{\it Universidad Complutense de Madrid (UCM)}\\
Joaquin Lopez Herraiz\\
Luis Mario Fraile\\
Maria Christina Martinez Perez\\
Jose  Udias Moinelo\\


{\it Universitat Pavia}\\
Sigfrido Boffi\\


{\it University �La Sapienza� of Rome}\\
Fulvio De Persio\\


{\it University of Glasgow}\\
John Annand\\
David   Hamilton\\
Dave Ireland\\
Ken Livingston\\
Dan Protopopescu\\
Guenther Rosner\\


{\it University of Illinois}\\
Ting Chang\\
Areg Danagoulian\\
Alan Nathan\\
J.C. Peng\\
Mike Roedelbronn\\
Youcai Wang\\
Lindgyan Zhu\\


{\it University of Kentucky}\\
Kalyan Allada\\
Dan Dale\\
Chiranjib Dutta\\
Tim Gorringe\\
Wolfgang Korsch\\
Piotr Zolnierczuk\\


{\it University of Lund}\\
Kevin Fissum\\


{\it University of Maryland}\\
Elizabeth Beise\\
Fatiha Benmokhtar\\
Herbert Breuer\\
George Chang\\
Nicholas Chant\\
Harry Holmgren\\
Philip Roos\\


{\it University of Massachusetts, Amherst}\\
Krishna S. Kumar\\
Dustin McNulty\\
Luis Mercado\\
Jon Wexler\\


{\it University of New Hampshire}\\
John Calarco\\
Greg Hadcock\\
Bill Hersman\\
Maurik Holtrop\\
Donahy John\\
Mark   Leuschner\\
Sarah Phillips\\
Karl Slifer\\
Timothy Smith\\


{\it University of Regina}\\
Ed Brash\\
Garth Huber\\
George Lolos\\
Zisia Papandreou \\


{\it University of Saskatchewan}\\
Ru Igarashi\\


{\it University of Science and Technology of China (USTC)}\\
Yi Jiang\\
Hai-jiang Lu\\
Yunxiu Ye\\


{\it University of South Carolina}\\
Simona Malace\\
Mike Paolone\\
Steffen Strauch\\


{\it University of Virginia}\\
Khem Chirapatpimol\\
Brandon Craver\\
Mark Dalton\\
Xiaoyan Deng\\
Gordon D. Gates\\
Mitra Hashemi Shabestari\\
Ge  Jin\\
Sudirukkuge Tharanga Jinasundera\\
Richard Lindgren\\
Nilanga Liyanage\\
Vladimir Nelyubin\\
Blaine Norum\\
Kent Paschke\\
Seamus Riordan\\
Oscar Rondon\\
Rupesh Silwal\\
Jaideep Singh\\
Ramesh Subedi\\
Kebin Wang\\
Diancheng Wang\\
Xiaochao Zheng\\
Jiayao Zhou\\



{\it Yamagata University}\\
Seigo Kato\\
Hiroaki Ueno\\


{\it Yerevan Physics Institute}\\
Nerses Gevorgyan\\
Edik Hovhannisyan\\
Armen Ketikyan\\
Vahe Mamyan\\
Samvel Mayilyan\\
Artush Petrosyan\\
Albert Shahinyan\\
Hakob Voskanian\\


{\it Past Members}\\
Mattias Anderson\\
Maud Baylac\\
Hachemi Benaoum\\
J. Berthot\\
Tim Black\\
Alexander Borissov\\
Vincent Breton\\
Zhengwei Chai\\
Pibero Djawotho\\
Kim Egiyan\\
Catherine Ferdi\\
Robert Feuerbach\\
Mike Finn\\
Oliver Gayou\\
Charles Glashausser\\
Brian Hahn\\
Riccardo Iommi\\
Stephanie Jaminion\\
Lisa Kaufman\\
James D. Kellie\\
Ameya Kolarkar\\
Norm Kolb\\
Kevin Kramer\\
Elena Kuchina\\
Serguei Kuleshov\\
Geraud Lavessiere\\
Antonio Leone\\
Meihua Liang\\
Justin McIntyre\\
Wilson Miller\\
Pierre Moussiegt\\
Roberto Perrino\\
Bodo Reitz\\
Rikki Roche\\
David Rowntree\\
Gary Rutledge\\
Marat Rvachev\\
Neil Thompson\\
Dan Watts\\
Jingdong Yuan\\
Jingdong Zhou\\
}